 -1.010809187E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.364900E+00  dx in pixels
 -6.016000E+00  dy in pixels
      1.004266  scalx
      1.010456  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
