 -3.802796577E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  5.464000E+00  dx in pixels
 -6.108900E+00  dy in pixels
      1.004501  scalx
      1.010277  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
