 -4.904462668E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  5.336200E+00  dx in pixels
 -5.956500E+00  dy in pixels
      1.004911  scalx
      1.009452  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
