  2.709404364E-02 -3.602734357E-02 -1.929481748E-02 -2.958607941E-02  rotation in radian
  7.722214E+00  dx in pixels
  1.192492E+00  dy in pixels
      1.017522  scalx
      1.026101  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
