  2.908345764E-02 -3.602734357E-02 -1.929481748E-02 -2.958607941E-02  rotation in radian
  1.326380E+01  dx in pixels
 -1.326060E+01  dy in pixels
      1.004879  scalx
      1.010560  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
