  3.823500564E-02 -3.602734357E-02 -1.929481748E-02 -2.958607941E-02  rotation in radian
  1.893171E-01  dx in pixels
 -5.281663E-02  dy in pixels
      0.994600  scale x
      0.995520  scale y
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
