  9.419523840E-03 -1.607941190E-02 -8.888687640E-03 -1.353260147E-02  rotation in radian
  7.819000E-01  dx in pixels
 -1.095370E+01  dy in pixels
      1.004809  scalx
      1.010457  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
