 -5.234836597E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.218800E+00  dx in pixels
 -8.696800E+00  dy in pixels
      1.005070  scalx
      1.010355  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
