 -5.929843920E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.405297E-01  dx in pixels
  9.629085E-01  dy in pixels
      1.018512  scalx
      1.025108  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
