 -3.644208664E-03 -6.622166614E-03 -4.294200510E-04 -1.142014183E-03  rotation in radian
  8.820800E+00  dx in pixels
 -8.296800E+00  dy in pixels
      1.005080  scalx
      1.010526  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
