 -3.771388795E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  5.815600E+00  dx in pixels
 -7.187200E+00  dy in pixels
      1.004916  scalx
      1.010734  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
