 -4.686530411E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  8.209100E+00  dx in pixels
 -8.528400E+00  dy in pixels
      1.006409  scalx
      1.009475  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
