 -4.551460036E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.277290E+01  dx in pixels
 -5.821100E+00  dy in pixels
      1.003868  scalx
      1.012567  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
