 -3.904720668E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.458780E+01  dx in pixels
 -8.801300E+00  dy in pixels
      1.004523  scalx
      1.011272  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
