 -5.192607661E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -3.274313E+00  dx in pixels
 -7.028318E-01  dy in pixels
      1.019291  scalx
      1.025353  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
