 -5.038508680E-03 -3.411722848E-03 -4.026108522E-04 -1.011060632E-03  rotation in radian
 -5.612419E+00  dx in pixels
 -9.948284E-01  dy in pixels
      1.018070  scalx
      1.025853  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
