 -2.120779131E-02  1.075524554E-02  1.273703242E-02  1.514310002E-02  rotation in radian
 -8.507383E+00  dx in pixels
 -3.381301E+00  dy in pixels
      1.018250  scalx
      1.026194  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
