 -2.003560331E-02  1.075524554E-02  1.273703242E-02  1.514310002E-02  rotation in radian
  4.337300E+00  dx in pixels
 -6.521400E+00  dy in pixels
      1.004682  scalx
      1.009716  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
