 -6.373931221E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.338120E+00  dx in pixels
  3.630802E-01  dy in pixels
      1.017640  scalx
      1.027217  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
