 -3.556547625E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  8.137000E+00  dx in pixels
 -8.221800E+00  dy in pixels
      1.004978  scalx
      1.010265  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
