 -3.730180526E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.117840E+01  dx in pixels
 -8.508000E+00  dy in pixels
      1.004339  scalx
      1.010809  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
