  4.976292848E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -3.061924E-02  dx in pixels
  2.312380E-02  dy in pixels
      0.995962  scale x
      0.996373  scale y
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
