 -3.165453346E-03 -8.649067783E-03 -1.778817754E-03 -2.361954782E-03  rotation in radian
  8.999300E+00  dx in pixels
 -1.368110E+01  dy in pixels
      1.005277  scalx
      1.011015  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
