 -4.622762072E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.111180E+01  dx in pixels
 -1.349480E+01  dy in pixels
      1.005688  scalx
      1.010707  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
