 -5.363111438E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  9.112200E+00  dx in pixels
 -1.410540E+01  dy in pixels
      1.005743  scalx
      1.010787  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
