 -3.544176692E-03 -7.914707233E-03 -1.689677599E-03 -2.446197565E-03  rotation in radian
 -6.477244E+00  dx in pixels
 -2.144598E+00  dy in pixels
      1.018355  scalx
      1.026699  scaly
       150.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
