 -3.704151948E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  8.424500E+00  dx in pixels
 -7.578000E+00  dy in pixels
      1.005723  scalx
      1.010154  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
