 -4.998038594E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  7.711400E+00  dx in pixels
 -7.509500E+00  dy in pixels
      1.005403  scalx
      1.010141  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
