 -4.966076181E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  8.465500E+00  dx in pixels
 -8.205400E+00  dy in pixels
      1.005728  scalx
      1.009810  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
