 -3.748034438E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.225480E+01  dx in pixels
 -5.616800E+00  dy in pixels
      1.004782  scalx
      1.011441  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
