 -3.341662471E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  9.353800E+00  dx in pixels
 -3.961400E+00  dy in pixels
      1.004302  scalx
      1.011292  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
