 -3.901796002E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  5.581900E+00  dx in pixels
 -4.444500E+00  dy in pixels
      1.004511  scalx
      1.010678  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
