 -3.895934157E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  9.390200E+00  dx in pixels
 -5.656800E+00  dy in pixels
      1.004612  scalx
      1.011228  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
