  3.930375159E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -4.420101E-02  dx in pixels
  5.858485E-03  dy in pixels
      0.994751  scale x
      0.996468  scale y
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
