 -4.325439313E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.110450E+01  dx in pixels
 -5.518500E+00  dy in pixels
      1.004193  scalx
      1.012151  scaly
        50.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
