 -4.648204041E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  6.348800E+00  dx in pixels
 -5.873800E+00  dy in pixels
      1.006035  scalx
      1.008966  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
