 -1.098107755E-02  2.331666845E-02  4.853328557E-03  4.191450944E-03  rotation in radian
 -7.700748E+00  dx in pixels
 -1.787536E+00  dy in pixels
      1.018616  scalx
      1.026890  scaly
       150.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
