 -3.645041532E-03 -3.792300768E-03 -1.268582150E-03 -2.190444822E-03  rotation in radian
  1.374136E-01  dx in pixels
  1.608513E-01  dy in pixels
      1.018261  scalx
      1.026455  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
