 -1.070093532E-03 -3.792300768E-03 -1.268582150E-03 -2.190444822E-03  rotation in radian
  1.353820E+01  dx in pixels
 -6.964100E+00  dy in pixels
      1.004824  scalx
      1.010122  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
