 -6.648605061E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.277621E+00  dx in pixels
  5.048248E-02  dy in pixels
      1.017502  scalx
      1.027197  scaly
        50.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
