 -3.874770061E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.470170E+01  dx in pixels
 -7.260300E+00  dy in pixels
      1.003984  scalx
      1.010810  scaly
        50.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
