 -3.894414336E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.114390E+01  dx in pixels
 -6.905100E+00  dy in pixels
      1.004712  scalx
      1.011128  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
