 -5.130795846E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.506000E+00  dx in pixels
 -5.817500E+00  dy in pixels
      1.004674  scalx
      1.010127  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
