 -6.686773883E-03  1.063849581E-02  2.155093740E-03  1.549795474E-03  rotation in radian
  4.235400E+00  dx in pixels
 -5.647800E+00  dy in pixels
      1.004833  scalx
      1.010100  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
