 -3.635189519E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.151030E+01  dx in pixels
 -6.904500E+00  dy in pixels
      1.005355  scalx
      1.010092  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
