 -2.337140679E-03 -5.092210190E-03 -2.128945260E-03 -3.390039479E-03  rotation in radian
  4.705703E-01  dx in pixels
  1.844458E-01  dy in pixels
      1.018169  scalx
      1.026494  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
