  1.891993210E-04 -5.092210190E-03 -2.128945260E-03 -3.390039479E-03  rotation in radian
  1.432350E+01  dx in pixels
 -7.001000E+00  dy in pixels
      1.004919  scalx
      1.010322  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
