 -4.565617245E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.832600E+00  dx in pixels
 -3.862700E+00  dy in pixels
      1.005415  scalx
      1.010537  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
