 -3.884928477E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  9.423500E+00  dx in pixels
 -6.073800E+00  dy in pixels
      1.004711  scalx
      1.011340  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
