  3.333833490E-03 -1.046257296E-02 -5.763649574E-03 -8.581293164E-03  rotation in radian
  1.941077E+00  dx in pixels
  5.800131E-01  dy in pixels
      1.017960  scalx
      1.026281  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
